Title: Segurança do Trabalho
Course: Frios e Laticínios

Feedback shared by this category's questions, if right: Sua resposta está correta.
Feedback shared by this category's questions, if partly right: Sua resposta está parcialmente correta.
Feedback shared by this category's questions, if wrong: Sua resposta está incorreta.

Q: O que é CIPA?
- Serviço Interno de Proteção ao Trabalhador.
- Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.
- Comitê Interno de Prevenção de Acidentes.
A: Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.

Q: Como é formada a Comissão da CIPA?
- Por representantes da empresa e colaboradores.
- Por representantes dos colaboradores e clientes.
- Por apenas representantes dos clientes.
A: Por representantes da empresa e colaboradores.

Q: O controle dos riscos existentes em nossa empresa é realizado por meio de um programa de prevenção que além de mapear os riscos existentes nos setores de trabalho, propõe medidas que deverão ser tomadas para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho. Assinale a alternativa que identifique qual é esse programa:
- Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).
- Programa de Gerenciamento de Risco (PGR).
- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA).
A: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA).

Q: O monitoramento da saúde de nossos colaboradores é realizado por meio de um programa de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos possíveis problemas da saúde relacionados ao trabalho. Assinale a alternativa que identifique qual é o programa responsável por gerenciar todos os exames ocupacionais:
- Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).
- Programa de Gerenciamento de Risco (PGR).
- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA).
A: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).

Q: Quanto ao EPI, assinale a alternativa correta:
- A utilização do EPI é opcional, cabe ao trabalhador julgar se é necessário utilizar ou não.
- Em setores ou atividades que ofereçam riscos de acidentes ou doenças do trabalho, o EPI é de uso obrigatório, quando orientado pela empresa.
- O EPI é um equipamento de segurança a ser utilizado apenas em casos onde já tenha existido relatos de acidentes de trabalho.
A: Em setores ou atividades que ofereçam riscos de acidentes ou doenças do trabalho, o EPI é de uso obrigatório, quando orientado pela empresa.

Q: Assinale a alternativa que identifique os dispositivos de segurança existentes em nossas máquinas e equipamentos:
- Chave geral, sensores de segurança, alarme e buzina.
- Chave geral, botão de emergência, botão de rearme, chave eletromagnética, proteções fixas e móveis com dispositivos de segurança.
- Botão de emergência, botão de rearme, chave eletromagnética, proteção fixa, alarme e buzina de segurança.
A: Chave geral, botão de emergência, botão de rearme, chave eletromagnética, proteções fixas e móveis com dispositivos de segurança.

Q: Em que situação deve-se acionar o botão de emergência?
- Apenas no momento em que houver falhas no funcionamento da máquina.
- Em situação de emergência e risco elevado de acidentes.
- Toda vez que for desligar o funcionamento da máquina.
A: Em situação de emergência e risco elevado de acidentes.

Q: O acesso às câmaras frias é restrito, a entrada é permitida apenas para trabalhadores devidamente autorizados. Assinale a alternativa que descreve o procedimento de segurança a ser aplicado nos casos em que um trabalhador, não autorizado, precise guardar ou retirar alguma mercadoria no interior da câmara fria:
- Vestir os equipamentos térmicos de proteção individual antes de guardar ou retirar mercadorias do interior das câmaras frias.
- Entrar e sair de forma rápida, uma vez que a entrada nas câmaras frias é permitida por qualquer trabalhador desde que a permanência não ultrapasse mais de 1 minuto.
- Observar a sinalização fixada nas portas das câmaras frias para identificar os autorizados, procurá-los e fazer o pedido para a guarda ou retirada de mercadorias.
A: Observar a sinalização fixada nas portas das câmaras frias para identificar os autorizados, procurá-los e fazer o pedido para a guarda ou retirada de mercadorias.

Q: Alguns cuidados devem ser tomados em áreas de produção e armazenamento, para evitar acidentes de trabalho. Assinale a alternativa que demonstre alguns desses cuidados:
- Utilizar aliança, cordão de crachá, correntes, brincos, pulseiras e relógios nas atividades realizadas em áreas de produção e armazenamentos.
- Em áreas de produção e armazenamento, deve-se observar com atenção as sinalizações, elas trazem orientações importantes de conduta e segurança, bem como retirar enfeites ou adornos, como aliança, cordão de crachá, correntes, brincos, pulseiras e relógios antes de começar as atividades do trabalho.
- Apenas em áreas de produção, não se deve utilizar enfeites ou adornos, como aliança, cordão de crachá, correntes, brincos, pulseiras e relógios.
A: Em áreas de produção e armazenamento, deve-se observar com atenção as sinalizações, elas trazem orientações importantes de conduta e segurança, bem como retirar enfeites ou adornos, como aliança, cordão de crachá, correntes, brincos, pulseiras e relógios antes de começar as atividades do trabalho.